<template>
	<view class="content">
		<fxyk-navbar :isSearch="false" title="关于我们"/>
		<u-image class="u-m-t-60" style="margin-left:288rpx;" width="177rpx" height="177rpx" :fade="false" src="/static/images/logo.png"></u-image>
		<view class="word text-center" style="margin-top:90rpx;">业扩</view>
		<view class="word text-center" style="margin-top:12rpx;margin-bottom:56rpx;">V1.0.0</view>
		<view style="padding:0 100rpx;">本项目主要是针对10千伏及以下业扩过程管 理，实现设计委托、初设评审、物资管理、现 场施工、竣工验收、工程结算等时限及环节全 过程管理。</view>
	</view>
</template>

<script>
</script> 

<style lang="scss" scoped>
	page {
		width: 100%;
		height: 100%;
	}
	.content {
		width: 100%;
		height: 100%;
		min-height: 100vh;
		background-color: $yk-bg-color;
	}
	.word {
		font-size: 29rpx;
		font-family: SimSun;
		font-weight: 400;
		line-height: 40rpx;
		color: #000000;
	}
</style>
